distal 3R

CB

73b

RM Ctx 50 Wu R LC PW B

Wrv1

WrvX5

W11 A68

24

rvC8

23 A74 rv4 rv72 rv25 14

W T3

P1 Rpl

T2

Msc

17

rv2 rv19 rv3 W

rv13

T1

RX13

HuRX1

1274

Scr

A41 RC7

BDR3

A75

RIP

A60

29o76

CP1

5’

3’

Antp

5’

3’

ftz 3’ 5’

Scr

5’

THE GENOME OFDROSOPHILA MELANOGASTER