A72

RX1 RX16

MAP17

Win12

Lose1

Map3 Map9

Map10

VD-2 VD-1 A76

LIN

MAP2

MAP8

MAP13

MAP11

MAP14

MAP117

Win1

Win3

R17

RX2

SCBXL2

X2

Scr 3’

Dfd

3’

5’

ama 3’

5’ bcd 5’

3’ zen 5’ 3’ z2 5’ 3’ 5’

pb

3’

cuticle cluster

lab

5’

3’ proximal 3R

= loss-of-function.

= gain-of-function.

= deficiency breakpoint.

ANTC: The Antennapedia Complex Map From data supplied by T.C. Kaufman. Program by D. Conner. 30